®à¥¢®«îæ., ¯à®è¥« 
®à¥¢®«îæ., ­¥ ¯à®è¥« 
®áâà®©ª  1918-30(ª®­áâàãªâ¨¢)
áâ «¨­áª¨©, ª¨p¯¨ç
åpãé¥¢áª¨©, ¯ ­¥«ì
¯ ­¥«ì
ª¨à¯¨ç
ã­¨æ¨¯ «ì­ë©
¥¤®¬áâ¢¥­­ë©
-¯ ¬ïâ­¨ª¨
-ãç¥â
â¤¥«ì­ ï
®¬¬ã­ «ì­ ï
«ã¦¥¡­ ï
¡é¥¦¨â¨¥
­¥â «ì£®â
­¢ «¨¤ I £àã¯¯ë
ç áâ­¨ª 
¥¤ «ì "  ®¡®à®­ã ¥­¨­£à ¤ "
10
­®£®¤¥â­ë¥ (3 ¨ ¡®«¥¥ ¤¥â¥©)
W_CL
¥£.N
 ¬¨«¨ï
«¨æ 
®¬
¢.
¥«¥ä®­
50
20
55
-10
0
®¨­-¨­â¥à­ æ¨®­ «¨áâ
¨ª¢¨¤ â®à  ¢ à¨¨ ­  
à¥¤¢ à¨â¥«ì­ë©
ª®­ç â¥«ì­ë©
¥ á®£« á®¢ ­®
âª §-¯ ¬ïâ­¨ª¨
âª §-£®á.ãç¥â
âª §-á ­.§®­ 
p ¢®¡¥p.
¥ ¯p¨¢ â¨§¨p®¢ âì
¯¨á®ª ¢¥¤®¬áâ¢:
âª §-­¥¯à¨£®¤¥­ ¯®áâ.¯à®¦¨¢.
âª §-à¥ª®áâà.,ª ¯.à¥¬.91-92
âª §-ª¢ àâ¨à  ­¥¯à¨£.¯®áâ.¯à.
âª §-à¥¬.¨­¦.,¤à¥­ ¦­.á¥â¥©

 ­.§®­ 
¥¯à¨£®¤­®áâì ¤«ï ¯/¯à®¦¨¢ ­¨ï
¥ª®­áâàãªæ.,ª ¯.à¥¬®­â 91-92
¥¬.¨­¦.,¤à¥­ ¦­.á¥â¥©,ªà®¢«¨
CLAS
à¨§­ ª
àã¯¯ 
®¤¥à¦ ­¨¥
« áá¨ä¨ª â®à
ª¨à¯¨ç      K1=50
ª¨à¯¨ç      K1=10
ª¨à¯¨ç      K1=20
ª¨à¯¨ç      K1=55
¯ ­¥«ì      K1=-10
¦/¡ ¯ ­¥«ì  K1=0
£. ¡, ãªãèª¨­ ¯¥à. 2
£. ¡, âª¨­  § ¢®¤ì, 1
¥áâì        2=
­¥â         2=
¥áâì        3=
­¥â         3=
¥áâì        4=0
­¥â         4=10
¥áâì        9=0
­¥â         9=-10
à §¤¥«ì­ë©  8=0
á®¢¬¥é¥­­ë© 8=-3
¡ «ª®­  ­¥â
«®¤¦¨ï
¡ «ª®­ á® èâ®àª ¬¨
¡ «ª®­ ¢ë­®á­®©
0.5
0.35
0.25
­ ª "¨â¥«î ¡«®ª ¤­®£® -¤ "
à¨à ¢­¥­( ) ª ãç áâ­¨ª ¬ 
¥¯à¥áá¨à®¢ ­-à¥ ¡¨«¨â¨à®¢ ­
á­®¢ ­¨¥ áâ.37   
âª § «áï á ¬
ä®à¬«¥­¨¥ ¤®ªã¬¥­â®¢
­¢ «¨¤  I £àã¯¯ë
®«ãç¥­® ¡¥§¢®§¬¥§¤­®
W_CL2
H®¬¥à
 ¬¨«¨ï, ¬ï, âç¥áâ¢®
âç¥â ¯® à ¡®â¥
¤à¥á
¨¯ ª¢ àâ¨àë
¡é. ¯«®é ¤ì
¨« ï ¯«®é ¤ì
 ªâ. áâ®¨¬. ª¢.
â®¨¬. íª¢¨¢ «¥­â
ã¬¬  ¤®¯« â
®¤¨â¥«¨ ¯®£¨¡è¥£® ¢®¥­­®á«.
00
  ¢®¥­­®© á«ã¦¡¥ ¡®«¥¥ 20 «¥â
­¢ «¨¤ II £àã¯¯ë
¤®¢  ¯®£¨¡è¥£® ¢®¥­­®á«ã¦.
­¢ «¨¤   II £àã¯¯ë
­¢ «¨¤  III £pã¯¯ë
ë¢è¨© ã§­¨ª ª®­æ« £¥pï
 á¯¨á®ª 
H  ª®¬¨áá¨î
¥¤®¬.­  ª®¬¨áá¨î
®â¥æ
¬ âì
áë­
¤®çì
¤¥¤ãèª 
¡ ¡ãèª 
¢­ãª
¢­ãçª 
§ïâì
­¥¢¥áâª 
â¥áâì
â¥é 
á¢¥ª®à
¤ï¤ï
á¢¥ªà®¢ì
â¥âï
¯«¥¬ï­­¨ª
¯«¥¬ï­­¨æ 
¡ë¢è¨© áã¯àã£
¡ë¢è ï áã¯àã£ 
®¯¥ªã­
¯à ¡ ¡ãèª 
¯à ¤¥¤ãèª 
¯à ¢­ãª
¯à ¢­ãçª 
à®¤áâ¢.
¥­®â¤¥«áâp®©

¥¢.p¥áá
¢¨£ â¥«ì
p¥áâ  26
-¤ «¨¬®¢ 
/§ ãçì¨
®§p®¦¤¥­¨¥
«¬ §
p.ë¡®p¦¥æ
¥âp®§ ¢®¤
p®¬áâp®©
pá¥­ «
p á­®§­ ¬¥­¥æ
ãp¥¢¥áâ­¨ª
p¥áâ 101
p.ªâï¡pì
¥â¥p ­ ¯®¤p §¤. ®á®¡®£® p¨áª 
¥áâì
­¥â
p §¤¥«ì­ë©
á®¢¬¥é¥­­ë©